-- V13 시드를 넣은 뒤 운영 DB에 이미 저장된 값을 훑어보니, 코드테이블에 없는 값이 있었다.
-- 화면이 코드테이블만 보게 되는 Phase 2 전에 이 값들을 코드로 등록해 둔다.
-- 등록하지 않으면 아래 1,926건이 상세 화면에서 "선택 안 됨"으로 보인다.
--
-- 조사 시점(2026-07-28) 운영 DB 실측:
--   review_item.kogl_type = '유형 확인 필요'  1,858건
--   review_item.kogl_type = '제4유형'            68건
--
-- 둘 다 기관이 제출한 조사표에서 온 값이라 prior(기존 부착 유형) 자리에만 넣는다.
-- 변호사가 고르는 판정값(review/process)에는 넣지 않는다.
--
-- '제4유형'은 '4유형'과 같은 뜻의 다른 표기다. 값을 통일하는 것은 데이터 변경이라
-- 여기서 하지 않는다 - 표기 통일 여부는 별도로 확인받는다.

insert into code (group_id, code, label, sort_order, active, attrs) values
 ('KOGL_TYPE','유형 확인 필요','유형 확인 필요', 8, true,
   '{"scopes":["prior"],"firstRow":[],"surveyOnly":true}'::jsonb),
 ('KOGL_TYPE','제4유형',       '제4유형',        9, true,
   '{"scopes":["prior"],"firstRow":[],"surveyOnly":true,"sameAs":"4유형"}'::jsonb);
